0 50 100 150 0.0

0.2

0.4

0.6

pO_2 (mmHg)

EI

HbSS untreated

HbSS HU

0 50 100 150 0.0

0.2

0.4

0.6

pO_2 (mmHg)

EI

HbSS untreated

HbSS Transfusion

0 50 100 150 0.0

0.2

0.4

0.6

pO_2 (mmHg)

EI

HbSS

HbSC

0 50 100 150 0.0

0.2

0.4

0.6

pO_2 (mmHg)

EI

HbSS untreated

HbS trait

Healthy control

A B

C D