400 450 500 550 600 650 700 750 28

30

32

34

36

38

SST_3

SST_2 n_3 n_2

Surface Tension Rotation Frequency

Time (s)

Surface Tension (mN m^{-1}) n_1

SST_1

6000

7000

8000

9000

10000

Rotation Frequency (rpm)