100 10 1 0.1 0.01 1E-3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Pore size diameter (

m)

Log Differential Intrusion (mL/g)

CP4-4 CP4-80

CP4-4 CP4-20 CP4-80

CP5-80

CP6-80

100 10 1 0.1 0.01 1E-3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Pore size diameter (

m)

Log Differential Intrusion (mL/g)

CP4-80 CP6-80

a)

b)