0 20 40 60 80 100 120 140 160 Time [s]

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Signal Amplitude [Arbitrary Units]

-0.02

-0.015

-0.01

-0.005 0 0.005

0.01

0.015

Fitting Residuals [Arbitrary Units]

Area of each FID Curve Fitting Fitting Residuals