0 20 40 60 80 100 120 0 10 20 30 40 50

Temperature [°C]

 a. Ambient temperature = 27 °C, Set temperature = 44.5 °C

0 20 40 60 80 100 120 0 10 20 30 40 50

Temperature [°C]

 b. Ambient temperature = 7.5 °C, Set temperature = 44.5 °C

0 20 40 60 80 100 120 Time [minutes] 0 10 20 30 40 50

Temperature [°C]

        c. Ambient temperature = 39 °C, Set temperature = 44.5 °C

Polystyrene box
Hard cooler box
Cardboard box
Ambient temperature
Set temperature

              Time to set temperature